EXPORTS
g722_encode_init
g722_encode_release
g722_encode
g722_decode_init
g722_decode_release
g722_decode
g726_init
g726_release
ima_adpcm_init
ima_adpcm_release
oki_adpcm_init
oki_adpcm_release
